                                                                                               1 2 3 4 5 6 7

Number of sp  electrons

                                                  0

                                                  2

                                                  4

                                                  6

                                                  8

                                            10

                                            12

                                            14

                                            16

Configuration energy error (meV)

                                                                                   Li
                                                                                                                    Be B C N O F

                                                                                                         Na

Mg

Al

Si
P
S Cl

                                                                                               K

Ca

Ga

Ge

As

Se

Br