                                                                             3 4 5 6 7 8 9 10 11

Number of sd  electrons

                                 30

                                 40

                                 50

                                 60

                                 70

                                 80

                                 90

                           100

Configuration energy error (meV)

                                                                          Sc

                                                                                                         Ti

V

Cr

Mn

Fe

Co

Ni

Cu

                                                                             Y

                                                                                                         Zr

Nb

Mo

Tc

Ru

Rh

Pd

Ag